;---------------------------------------------------------------------------;
;
;   waveconv.def
;   
;   DESCRIPTION:
;       this is the module definition file...
;
;---------------------------------------------------------------------------;

NAME        WAVECONV        WINDOWAPI

DESCRIPTION 'Windows 3.1 Microsoft Wave Converter Application'

EXETYPE     WINDOWS 3.1

PROTMODE

STUB        'WINSTUB.EXE'

CODE        MOVEABLE            LOADONCALL
DATA        MOVEABLE MULTIPLE   PRELOAD

SEGMENTS    _TEXT           MOVEABLE                PRELOAD
            MSADPCM_TEXT    MOVEABLE DISCARDABLE    LOADONCALL
            WAVEIO_TEXT     MOVEABLE DISCARDABLE    LOADONCALL
            WAVESUP_TEXT    MOVEABLE DISCARDABLE    LOADONCALL

;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -;
;   NOTE: some of the functions that are called in this test application
;   require a LOT of stack space: most notably are the COMMDLG functions
;   (ie GetOpenFileName, etc). a stacksize of ~8k is ok if we don't get
;   too deep...
;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -;

HEAPSIZE    4196
STACKSIZE   8192

EXPORTS     WndProcApp
            DlgProcAbout
            DlgProcConvert
;	    DlgProcINFOEdit
